internal cables external cables backplane backpanel

root J11

Cbus host link internal

Cbus J13

Cbus host link external

J14 Cbus

STEP controller

VGA J21

VGA internal

VGA

VGA monitor

video J31

video internal

video

video monitor

SVHS

S/VHS monitor

camera J41

camera internal

camera

video camera 12V

J44 J45