% \documentstyle[psfig,mitthesis,12pt]{report} 
\documentstyle[psfig,12pt]{book}
%\input cam8form.tex
%\input{/a/aviary/psfig/lib/psfig.tex} 
 \psdraft
\begin{document}
\title{AN INPUT-OUTPUT SYSTEM FOR THE CAM-8 MACHINE}
\author{DAVID I. S. HARNANAN}
% \prevdegrees{S.B., Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology (1988)}
% \degree{Master of Science in Electrical Engineering}
% \department{Department of Electrical Engineering and Computer Science}
% \degreemonth{June}
% \degreeyear{1990}
% \thesisdate{11 May 1990}
% \supervisor{Dr. Tommaso Toffoli}{Principal Research Scientist, MIT Laboratory for Computer Science}
% \chairman{Arthur C. Smith}{Chair, Department Committee on Graduate Students}

\maketitle
 %\include{abstract}
 %\include{acknowledgements}
\tableofcontents
\listoffigures
\listoftables

\include{intro}
\include{iositu}
\include{pbust}
\include{chipblk}
\include{ioprtcl}
\include{int_intro}
\include{int_cmdfmt}
\include{int_intblk}
\include{int_intreg}
\include{int_sfsm}
\include{int_pfsm} 
\include{int_slave} 
\include{implement} 
\include{conclusion}
 %\renewcommand{\baselinestretch}{1}
 \onecolumn
\small
\appendix
\include{vlsisch_app}
\include{vlsipgmsim_app}
\include{vlsioutsim_app}
\include{sctlfsm_app}
\include{sfsm_app}
\include{pfsm_app}
\include{pty_app}
\include{altchips_app}
\include{ctlsim_app}
\include{sfsmsim_app}
\include{pfsmsim_app}
\include{ptysim_app}
\normalsize
\include{bibliography}

\end{document}
