1 ( 4:0.98 9:0.02 ) 1 ( 2:0.92 3:0.06 7:0.03 ) 7 ( 2:0.62 6:0.33 8:0.05 )

1 ( 4:0.45 7:0.47 9:0.09 ) 7 ( 1:0.56 4:0.26 8:0.18 ) 9 ( 4:0.74 5:0.07 7:0.19 )

7 ( 3:0.26 4:0.21 9:0.53 ) 7 ( 1:0.39 2:0.56 8:0.04 ) 4 ( 1:0.05 5:0.20 6:0.76 )