0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0

5000

10000

Frobenius(Kernel-ApproxKernel)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1320

1340

1360

1380

1400

Objective Value

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0

20

40

60 Norm(W)