0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0

0.05

0.1

Probability of pixel degradation

Error rate

Simple matching

FLD on D, PCA-reduced

FLD on D_{(2)}, PCA-reduced

FLD; Eucl.emb.

FLD; Ps-Eucl.emb.

FLD; Eucl.emb. D_{(2)}+c