0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6

d

NRMSE