0 50 100 150 200 250 52

54

56

58

60

62

64

66

68

70 Jones dataset with C4.5

# iterations

Accuracy %

Single C4.5

DIvote (24); Bite size = (1/256)Jones

DIvote; (24) Bite size = (1/128)Jones

DIvote (24); Bite size = (1/64)Jones

Ivote; Bite size = (1/256)Jones

Rvote; Bite size = (1/256)Jones

DRvote (24); Bite size = (1/256)Jones

Average of 24 Disjoint Voting