0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

Accuracy %

# iterations

Letter: 10-fold with CC

DIvote

Ivote

Rvote

DRvote

Single CC

Acc. +- Std. Error for DIvote

Acc. +- Std. Error for Ivote

Acc. +- Std. Error for Rvote

Acc. +- Std. Error for DRvote