0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

88

90

92

94

96

98

100 Waveform: 10-fold with CC

# iterations

Accuracy %

DIvote

Ivote

Rvote

DRvote

Single CC

Acc. +- Std. Error for Ivote

Acc. +- Std. Error for DIvote

Acc. +- Std. Error for DRvote

Acc. +- Std. Error for Rvote