0 20 40 60

10^{-15}

10^{-10}

10^{-5}

10^0

10^5 σ =0

0 20 40 60

10^{-15}

10^{-10}

10^{-5}

10^0

10^5 σ =0.001

0 20 40 60

10^{-10}

10^{-5}

10^0

10^5 σ =0.01

0 20 40 60

10^{-4}

10^{-2}

10^0

10^2 σ =0.1

AC-DC FFDIAG PHAM’s